\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{geometry}
\usepackage{qrcode}
\geometry{a4paper, top=1.0in, bottom=1.8in, left=0.75in, right=0.75in, headheight=45pt, headsep=12pt, footskip=60pt}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{float}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{fancyhdr}

\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
    hidelinks,
    pdftitle={ Physical Specifications - GRIMOIRE (AQC0571) },
    pdfauthor={ Arnaud Quercy },
    pdfsubject={Nanopublication AQC0571-v1 - technical\_specification},
    pdfkeywords={ physical specifications, artwork documentation, aqc0571 },
    pdfcreator={Nuclear Foundation v3 - Multimodal Institute},
    pdfproducer={Multimodal Institute},
    pdflang={en},
    pdfcontactcity={Paris},
    pdfcontactcountry={France},
    pdfcopyright={Copyright (C) 2024 Arnaud Quercy. Licensed under CC BY-NC 4.0.},
    pdflicenseurl={https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/},
    pdfmetalang={en}
}

\usepackage{url}
\usepackage{textcomp}
\def\UrlBreaks{\do\/\do-\do.\do=\do?\do\&\do\_\do\:\do\~}
\def\UrlBigBreaks{\do\:\do\/}
\usepackage{multicol}
\usepackage{array}
\usepackage{lastpage}
\usepackage{needspace}

\renewcommand{\familydefault}{\rmdefault}

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{0.25em}
\setlength{\columnsep}{0.2in}

\definecolor{aqablue}{RGB}{0,51,102}
\definecolor{footergray}{RGB}{100,100,100}

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}

\fancyhead[L]{%
  \raisebox{-0.3\height}{\includegraphics[height=35pt]{/home/ubuntu/foundation_v3/nodes/999/multimodal_institute_logo.jpg}}%
  \hspace{8pt}%
  {\Large\color{aqablue}\textbf{Multimodal Institute}}%
}
\fancyhead[R]{{\large\textit{Nanopublication}}}

\fancyfoot[C]{%
  \small\color{footergray}%
  \hrule height 0.5pt\\[3pt]%
  $\mid$ 2024 Multimodal Institute -- Research and Documentation $\mid$ 
  Published by Multimodal Institute $\mid$ License CC BY-NC 4.0\\[2pt]%
  Page \thepage\ of \pageref{LastPage} $\mid$ Nanopublication AQC0571-v1 $\mid$ Powered by Nuclear Foundation v3%
}

\renewcommand{\headrulewidth}{1pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}

\begin{document}
\thispagestyle{fancy}

\begin{center}
{\LARGE\textbf{ Physical Specifications }}\\[0.2em]
{\large GRIMOIRE}\\[0.3em]
{\normalsize Arnaud Quercy} $\mid$
{\normalsize Publication Date: 2025-12-09 $\mid$ Version v1}
\end{center}

\noindent\rule{\textwidth}{0.8pt}\vspace{-1.4em}
\vspace{0.2em}

\begin{multicols*}{2}

{\large\textbf{Citable Claim}}
\vspace{0.25em}

Measuring 14.0 $\times$ 30.0 $\times$ 10.0 cm, weighing 1.2 kg, the sculpture 'GRIMOIRE' (AQC0571) [1] was created by Arnaud Quercy [2] in France in 2024. The work employs Ceramic on Ceramic.

\vspace{0.3em}


\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.5\columnwidth,keepaspectratio]{/home/ubuntu/node_data/2025/10/8284/grimoire-ceramic-by-arnaud-quercy-aqc0571-6e4.jpg}
\caption*{{\small\itshape GRIMOIRE (AQC0571)}}
\end{figure}


\hline
\vspace{0.5em}


{\large\textbf{Research Context}}
\vspace{0.25em}

Working at medium scale (14.0 $\times$ 30.0 $\times$ 10.0 cm) [4] that supports extended working sessions, high-temperature firing induces chemical crystalline formation [5] while support-specific material properties [6].

\vspace{0.5em}
\hline
\vspace{0.5em}


{\large\textbf{References}}
\vspace{0.25em}

[1] Quercy, A. (2024). GRIMOIRE - Artwork Catalog.
    \url{https://paris.artquamanima.com/en/artworks/2025/09/grimoire_6ea.html}

\vspace{0.5em}
[4] Quercy, A. (2025). Size Classification Standards - MMIDS-SIZ-2025
    \url{https://multimodal.institute/en/publications/2025/10/mmids2025siz-size-classification-standards-cpd.html}

\vspace{0.5em}
[5] Quercy, A. (2025). Ceramic Standards - MMIDS-CER-2025
    \url{https://multimodal.institute/en/publications/2025/10/mmids2025cer-ceramic-technique-specification-cwj.html}

\vspace{0.5em}
[6] Quercy, A. (2025). Ceramic Standards - MMIDS-CER-2025
    \url{https://multimodal.institute/en/publications/2025/10/mmids2025cer-ceramic-technique-specification-cwj.html}

\vspace{1em}
\hline
\vspace{0.5em}

{\large\textbf{License and Usage}}
\vspace{0.15em}

This document and associated metadata are distributed under a Creative Commons Attribution—NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). Images may be reproduced for research and educational purposes with proper citation.

\vspace{1em}
{\large\textbf{Repository References}}
\vspace{0.15em}



\textbf{Institute:} \url{https://multimodal.institute/publications/AQC0571}\\[0.1em]
\textbf{ORCID:} \url{https://orcid.org/0009-0000-2662-7790}

\vspace{1em}
\hline
\vspace{0.5em}

{\large\textbf{Document Provenance}}
\vspace{0.15em}

\begin{tabular}{@{}ll@{}}
\textbf{Field} & \textbf{Value} \\
\hline
Certificate ID &  \\
Version & v1 \\
Published & 2025-12-09 \\
Artwork Reference & AQC0571 \\
Collection & Spells and Magic \\
Dimensions (W $\times$ H $\times$ D) & 0 $\times$ 0 $\times$ 0 cm \\
Weight & 0 kg \\
Technique &  \\
Support &  \\
Size Classification &  \\
Claim Type & technical\_specification \\
Epistemic Status & quantitative\_description \\
Evidence Level & documented\_observation \\
Certainty Level & high \\
Methodology & direct\_measurement \\
Voice & third\_person \\
Institute Program & Documentation \\
License & CC BY-NC 4.0 \\
Checksum (SHA-256) & \texttt{3e2afbddc966b0c5} \\
\end{tabular}

\vspace{0.5em}
\begin{flushright}
\qrcode[height=3.5cm]{https://multimodal.institute/en/nanopubs/specifications/2025/12/aqc0571_physical-specifications_gey.html}\\
{\scriptsize Scan for canonical record}
\end{flushright}

\vspace{0.5em}
\textbf{Persistent URI:}\\
\url{https://multimodal.institute/en/nanopubs/specifications/2025/12/aqc0571_physical-specifications_gey.html}

\end{multicols*}

\end{document}